en	An authentication exception occurred.
tr	Bir yetkilendirme istisnası oluştu.

en	Authentication credentials could not be found.
tr	Kimlik bilgileri bulunamadı.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
tr	Bir sistem hatası nedeniyle yetkilendirme isteği işleme alınamıyor.

en	Invalid credentials.
tr	Geçersiz kimlik bilgileri.

en	Cookie has already been used by someone else.
tr	Çerez bir başkası tarafından zaten kullanılmıştı.

en	Not privileged to request the resource.
tr	Kaynak talebi için imtiyaz bulunamadı.

en	Invalid CSRF token.
tr	Geçersiz CSRF fişi.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
tr	Yetkilendirme fişini destekleyecek yetkilendirme sağlayıcısı bulunamadı.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
tr	Oturum bulunamadı, zaman aşımına uğradı veya çerezler etkin değil.

en	No token could be found.
tr	Fiş bulunamadı.

en	Username could not be found.
tr	Kullanıcı adı bulunamadı.

en	Account has expired.
tr	Hesap zaman aşımına uğradı.

en	Credentials have expired.
tr	Kimlik bilgileri zaman aşımına uğradı.

en	Account is disabled.
tr	Hesap engellenmiş.

en	Account is locked.
tr	Hesap kilitlenmiş.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
tr	Çok fazla başarısız giriş denemesi, lütfen daha sonra tekrar deneyin.

en	Invalid or expired login link.
tr	Geçersiz veya süresi dolmuş oturum açma bağlantısı.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
tr	Çok fazla başarısız giriş denemesi, lütfen %minutes% dakika sonra tekrar deneyin.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minutes.
tr	Çok fazla başarısız giriş denemesi, lütfen %minutes% dakika sonra tekrar deneyin.