en	An authentication exception occurred.
sv	Ett autentiseringsfel har inträffat.

en	Authentication credentials could not be found.
sv	Uppgifterna för autentisering kunde inte hittas.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
sv	Autentiseringen kunde inte genomföras på grund av systemfel.

en	Invalid credentials.
sv	Felaktiga uppgifter.

en	Cookie has already been used by someone else.
sv	Cookien har redan använts av någon annan.

en	Not privileged to request the resource.
sv	Saknar rättigheter för resursen.

en	Invalid CSRF token.
sv	Ogiltig CSRF-token.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
sv	Ingen leverantör för autentisering hittades för angiven autentiseringstoken.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
sv	Ingen session finns tillgänglig, antingen har den förfallit eller är cookies inte aktiverat.

en	No token could be found.
sv	Ingen token kunde hittas.

en	Username could not be found.
sv	Användarnamnet kunde inte hittas.

en	Account has expired.
sv	Kontot har förfallit.

en	Credentials have expired.
sv	Uppgifterna har förfallit.

en	Account is disabled.
sv	Kontot är inaktiverat.

en	Account is locked.
sv	Kontot är låst.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
sv	För många misslyckade inloggningsförsök, försök igen senare.

en	Invalid or expired login link.
sv	Ogiltig eller utgången inloggningslänk.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
sv	För många misslyckade inloggningsförsök, försök igen om %minutes% minut.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minutes.
sv	För många misslyckade inloggningsförsök, försök igen om %minutes% minuter.