en	An authentication exception occurred.
id	Terjadi kesalahan otentikasi.

en	Authentication credentials could not be found.
id	Kredensial otentikasi tidak bisa ditemukan.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
id	Permintaan otentikasi tidak bisa diproses karena masalah sistem.

en	Invalid credentials.
id	Kredensial tidak valid.

en	Cookie has already been used by someone else.
id	Cookie sudah digunakan oleh orang lain.

en	Not privileged to request the resource.
id	Tidak berhak untuk meminta sumber daya.

en	Invalid CSRF token.
id	Token CSRF tidak valid.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
id	Tidak ditemukan penyedia otentikasi untuk mendukung token otentikasi.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
id	Tidak ada sesi yang tersedia, mungkin waktu sudah habis atau cookie tidak diaktifkan

en	No token could be found.
id	Tidak ada token yang bisa ditemukan.

en	Username could not be found.
id	Username tidak bisa ditemukan.

en	Account has expired.
id	Akun telah berakhir.

en	Credentials have expired.
id	Kredensial telah berakhir.

en	Account is disabled.
id	Akun dinonaktifkan.

en	Account is locked.
id	Akun terkunci.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
id	Terlalu banyak percobaan login yang gagal, silahkan coba lagi nanti.

en	Invalid or expired login link.
id	Link login tidak valid atau sudah kedaluwarsa.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
id	Terlalu banyak percobaan login yang gagal, silahkan coba lagi dalam %minutes% menit.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minutes.
id	Terlalu banyak upaya login yang gagal, silakan coba lagi dalam beberapa %minutes% menit.