en	An authentication exception occurred.
he	התרחשה שגיאה באימות.

en	Authentication credentials could not be found.
he	פרטי הזיהוי לא נמצאו.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
he	לא ניתן היה לעבד את בקשת האימות בגלל בעיית מערכת.

en	Invalid credentials.
he	שם משתמש או סיסמא שגויים.

en	Cookie has already been used by someone else.
he	עוגיה כבר שומשה על ידי מישהו אחר.

en	Not privileged to request the resource.
he	אין הרשאה מתאימה.

en	Invalid CSRF token.
he	אסימון CSRF לא חוקי.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
he	לא נמצא ספק אימות המתאים לבקשה.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
he	אין מפגש זמין, תם הזמן הקצוב או שהעוגיות אינן מופעלות.

en	No token could be found.
he	אסימון לא נמצא.

en	Username could not be found.
he	שם משתמש לא נמצא.

en	Account has expired.
he	החשבון פג תוקף.

en	Credentials have expired.
he	פרטי התחברות פקעו תוקף.

en	Account is disabled.
he	החשבון מבוטל.

en	Account is locked.
he	החשבון נעול.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
he	יותר מדי ניסיונות כניסה כושלים, אנא נסה שוב מאוחר יותר.

en	Invalid or expired login link.
he	קישור כניסה לא חוקי או שפג תוקפו.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
he	יותר מדי ניסיונות כניסה כושלים, אנא נסה שוב בעוד %minutes% דקה.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minutes.
he	יותר מדי ניסיונות כניסה כושלים, אנא נסה שוב בעוד %minutes% דקות.