en	An authentication exception occurred.
el	Συνέβη ένα σφάλμα πιστοποίησης.

en	Authentication credentials could not be found.
el	Τα στοιχεία πιστοποίησης δε βρέθηκαν.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
el	Το αίτημα πιστοποίησης δε μπορεί να επεξεργαστεί λόγω σφάλματος του συστήματος.

en	Invalid credentials.
el	Λανθασμένα στοιχεία σύνδεσης.

en	Cookie has already been used by someone else.
el	Το Cookie έχει ήδη χρησιμοποιηθεί από κάποιον άλλο.

en	Not privileged to request the resource.
el	Δεν είστε εξουσιοδοτημένος για πρόσβαση στο συγκεκριμένο περιεχόμενο.

en	Invalid CSRF token.
el	Μη έγκυρο CSRF token.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
el	Δε βρέθηκε κάποιος πάροχος πιστοποίησης που να υποστηρίζει το token πιστοποίησης.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
el	Δεν υπάρχει ενεργή σύνοδος (session), είτε έχει λήξει ή τα cookies δεν είναι ενεργοποιημένα.

en	No token could be found.
el	Δεν ήταν δυνατόν να βρεθεί κάποιο token.

en	Username could not be found.
el	Το όνομα χρήστη δε βρέθηκε.

en	Account has expired.
el	Ο λογαριασμός έχει λήξει.

en	Credentials have expired.
el	Τα στοιχεία σύνδεσης έχουν λήξει.

en	Account is disabled.
el	Ο λογαριασμός είναι απενεργοποιημένος.

en	Account is locked.
el	Ο λογαριασμός είναι κλειδωμένος.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
el	Πολλαπλές αποτυχημένες απόπειρες σύνδεσης, παρακαλούμε ξαναδοκιμάστε αργότερα.

en	Invalid or expired login link.
el	Μη έγκυρος ή ληγμένος σύνδεσμος σύνδεσης.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
el	Πολλαπλές αποτυχημένες απόπειρες σύνδεσης, παρακαλούμε ξαναδοκιμάστε σε %minutes% λεπτό.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minutes.
el	Πολλές αποτυχημένες προσπάθειες σύνδεσης, δοκιμάστε ξανά σε %minutes% λεπτά.