en	Toggle navigation
ar	تبديل التنقل

en	Remember Me
ar	تذكرنى

en	Sign in to start your session
ar	تسجيل الدخول

en	Sign In
ar	تسجيل الدخول

en	Sign out
ar	الخروج

en	Register
ar	تسجيل

en	Profile
ar	ملفك الشخصي

en	Member since %date%
ar	عضو منذ %date%

en	Username
ar	اسم المستخدم

en	Username or email address
ar	إسم المستخدم او البريد الالكتروني

en	Password
ar	اسم المستخدم

en	Show homepage
ar	عرض الصفحة الرئيسية

en	Back to login
ar	العودة إلى تسجيل الدخول

en	Reset your password
ar	اعد ضبط كلمه السر

en	I forgot my password
ar	لقد نسيت كلمة المرور

en	Register a new account
ar	تسجيل حساب جديد

en	View all
ar	عرض الكل

en	You have %count% notifications
ar	لديك %count% إشعارات

en	You have %count% messages
ar	لديك %count% رسائل

en	You have %count% tasks
ar	لديك %count% مهام

en	%progress%% Complete
ar	%progress%% منجز

en	registration.confirmed
ar	تهانينا %username%، لقد تم تفعيل حسابك.

en	http_error.title
ar	خطأ

en	http_error.description
ar	حدث خطأ

en	http_error.suggestion
ar	حدث خطأ غير متوقع ، يرجى المحاولة مرة أخرى. ربما تكون قد عثرت على ثغرة ، لذا يرجى الاتصال بالمسؤول إذا لم تختف المشكلة بعد تجربتها مرة أخرى.

en	http_error_404.description
ar	الصفحة غير موجودة

en	http_error_404.suggestion
ar	لم نتمكن من العثور على الصفحة التي كنت تبحث عنها. في هذه الأثناء ، قد تعود إلى لوحة التحكم وتبدأ من جديد.

en	http_error_403.description
ar	هذه الصفحة مقيدة

en	http_error_403.suggestion
ar	عذرًا ، ولكن ليس لديك أذونات كافية لرؤية هذه الصفحة. يرجى التحدث إلى المسؤول إذا كنت تعتقد أن هذا خطأ.

en	Next
ar	اللاحق

en	Show notifications
ar	اظهار الاشعارات

en	You have no notification
ar	ليس لديك اشعار

en	And %count% more…
ar	و %count% أكثر …

en	Actions
ar	اجراءات

en	Open personal menu
ar	فتح القائمة الشخصية

en	Show password
ar	اظهار كلمة السر

en	Hide password
ar	اخفاء كلمة السر

en	Toggle visibility
ar	تبديل الرؤية

en	or
ar	أو

en	This is a mandatory field
ar	هذا الحقل الزامي

en	Close
ar	اغلاق

en	Take me home
ar	خذنى إلى الرئيسية

en	Previous
ar	السابق