en	backup.action.create.success
de	Backup erfolgreich erstellt.

en	backup.action.create.error
de	Fehler beim Erstellen der Sicherung.

en	backup.action.download.error
de	Es wurde kein Backup mit diesem Namen gefunden.

en	backup.action.delete.success
de	Backup erfolgreich gelöscht.

en	backup.action.delete.error.filename
de	Backup konnte nicht gelöscht werden. Der Dateiname scheint ungültig zu sein.

en	backup.action.zip.error.destination
de	Fehler beim Erstellen der initialen Zip Datei.

en	backup.action.zip.error.source
de	Fehler beim komprimieren des Backups. Die Quelldatei wurde nicht gefunden oder kann nicht gelesen werden.

en	backup.action.zip.error.extension
de	Die PHP Erweiterung 'zip' wurde nicht gefunden. Diese muss zwingend installiert sein.

en	filesystem.mkdir.backupDir
de	Das angegebene Backup Verzeichnis konnte nicht erstellt oder nicht geöffnet werden.